
<template>
  <div class="container">
    <AppHead/>
    <div class="banner">
      <div class="banner_main">
        <h2>业务服务</h2>
        <p>安全第一 预防为主 综合治理</p>
      </div>
    </div>
    <div class="new_container">
      <div class="top">
        <div class="wrap">
          <div
            v-for="(item, index) in serverItems"
            :key="index"
            class="list"
            :class="{ active: activeIndex === index }"
            @click="activeIndex = index"
          >
            {{item}}
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class="new_main">
        <div>河北秦安安全科技股份有限公司（原秦皇岛中宇安全评价有限公司）2019年12月26日取得了河北省应急管理厅颁发的《安全评价机构资质证书》，证书编号：APJ-(冀)-001。现有安全评价师35人，其中一级评价师9人，二级评价师10人，三级评价师16人。具有高级专业技术职称的6人，具有中级专业技术职称的5人，注册安全工程师20人。</div>

      </div>
    </div>

    <AppFoot/>
    <right/>
  </div>
</template>
<script setup lang="ts">
import { ref } from "vue";

const serverItems=["安全评价", "安全标准化评南与咨询", "职业卫生检测与评价", "安全生产检测检验","环境卫生检测检验","应急救援预案指导","安全培训","交通培训"];
const activeIndex = ref(0);


</script>

<style scoped lang="scss">
.container {
  background: #f6f8fa;

  .banner {
    width: 100%;
    height: 400px;
    background: url("@/assets/images/newbanner.png") no-repeat top center;
    .banner_main {
      width: 1400px;
      margin: 0 auto;
      padding-top: 180px;
      h2 {
        font-size: 60px;
        color: #ffffff;
        margin: 0;
        padding: 0;
      }
      p {
        margin: 0;
        color: #ffffff;
      }
    }
  }
  .new_container {
    width: 100%;

    .top {
      width: 100%;
      height: 60px;
      background: #ffffff;

      .wrap {
        width: 1400px;
        margin: 0 auto;
        display: flex;

        .list {
          font-size: 16px;
          line-height: 60px;
          cursor: pointer;
          position: relative;
          margin-right: 40px;

          &.active {
            color: #006aff;
            &:before {
              opacity: 1;
            }
          }

          &:before {
            content: "";
            position: absolute;
            left: 0;
            bottom: 0;
            border-bottom: 3px solid #006aff;
            width: 100%;
            opacity: 0;
          }
          &:hover {
            color: #006aff;
            &:before {
              opacity: 1;
            }
          }
        }
      }
    }
    .new_main{
      width: 1400px;
      margin: 20px auto;
      background: #ffffff;
      padding: 20px;
      box-sizing: border-box;
      img{
        max-width: 1200px;
        margin: 0 auto;

      }
      a{
        text-decoration: none;
      }
      .wrap{
        width: 100%;
        background: #ffffff;
        padding: 20px;
        border-radius: 4px;
        margin-bottom: 20px;
        .item{
          display: flex;
          .info{
            padding-left: 20px;
            .title{
              font-size: 18px;
              color: #222222;
            }
            .text{
              font-size: 14px;
              color: #696969;
              margin-top: 20px;
            }
            .time{
              color: #999999;
              margin-top: 10px;
              display: flex;
              align-items: center;
              span{
                padding-left: 5px;
              }
            }
          }
        }
        &:hover{
          box-shadow: 0 8px 30px rgba(45, 104, 255, 0.15)
        }
      }
    }
  }
}


</style>
