#   wangpeng    2022-03-22
## 创建重大危险源信息表
DROP TABLE IF EXISTS `BUS_MAJORDANGERSOURCE`;
CREATE TABLE `BUS_MAJORDANGERSOURCE` (
 		`MAJORDANGERSOURCE_ID` varchar(100) NOT NULL,
		`MAJORDANGERSOURCE_NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源名称',
		`MAJORDANGERSOURCE_TYPE` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源类型',
		`MAJORDANGERSOURCE_ADDRESS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源地址',
		`MAJORDANGERSOURCE_LONGITUDE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源位置经度',
		`MAJORDANGERSOURCE_LATITUDE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源位置纬度',
		`MAJORDANGERSOURCE_NUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源编号',
		`USE_DATE` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '投入使用日期',
		`DECLARATION_LEVEL` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '申报等级',
		`STORAGE_ACTUAL` double(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '实际储存量',
		`STORAGE_MAX` double(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '最大储量',
		`CONTROL_MEASURES` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '管控措施',
		`BRANCHEMERGENCYPLAN_NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '分公司应急预案名称',
		`BRANCHEMERGENCYPLAN_FILEPATH` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '分公司应急预案文件',
		`RESPONSIBLE_PERSON_NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '责任人姓名',
		`RESPONSIBLE_PERSON_PHONE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '联系方式',
		`ISDELETE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '是否删除(0:有效 1：删除)',
		`CREATOR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '添加人',
		`CREATTIME` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '添加时间',
		`OPERATOR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
		`OPERATTIME` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
		`CORPINFO_ID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '企业ID',
  		PRIMARY KEY (`MAJORDANGERSOURCE_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;

## 创建重大危险源变更记录表
DROP TABLE IF EXISTS `BUS_MAJORDANGERSOURCELOG`;
CREATE TABLE `BUS_MAJORDANGERSOURCELOG` (
 		`MAJORDANGERSOURCELOG_ID` varchar(100) NOT NULL,
 		`MAJORDANGERSOURCE_ID` varchar(100) NOT NULL COMMENT '重大危险源ID',
		`MAJORDANGERSOURCE_NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源名称',
		`MAJORDANGERSOURCE_TYPE` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源类型',
		`MAJORDANGERSOURCE_ADDRESS` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源地址',
		`MAJORDANGERSOURCE_LONGITUDE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源位置经度',
		`MAJORDANGERSOURCE_LATITUDE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源位置纬度',
		`MAJORDANGERSOURCE_NUMBER` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源编号',
		`USE_DATE` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '投入使用日期',
		`DECLARATION_LEVEL` varchar(100) DEFAULT NULL COMMENT '申报等级',
		`STORAGE_ACTUAL` double(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '实际储存量',
		`STORAGE_MAX` double(11,2) DEFAULT NULL COMMENT '最大储量',
		`CONTROL_MEASURES` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '管控措施',
		`BRANCHEMERGENCYPLAN_NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '分公司应急预案名称',
		`BRANCHEMERGENCYPLAN_FILEPATH` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '分公司应急预案文件',
		`RESPONSIBLE_PERSON_NAME` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '责任人姓名',
		`RESPONSIBLE_PERSON_PHONE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '联系方式',
		`ISDELETE` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '是否删除(0:有效 1：删除)',
		`CREATOR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '添加人',
		`CREATTIME` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '添加时间',
		`OPERATOR` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '修改人',
		`OPERATTIME` varchar(32) DEFAULT NULL COMMENT '修改时间',
		`CORPINFO_ID` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '企业ID',
  		PRIMARY KEY (`MAJORDANGERSOURCELOG_ID`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;


#   wangpeng    2022-04-01
## 重大危险源增加重大危险源状态
ALTER TABLE `qa-czks-prevention`.`bus_majordangersource`
ADD COLUMN `MAJORDANGERSOURCE_STATUS` varchar(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源状态（1.正常、2.停用、3.检修）' AFTER `MAJORDANGERSOURCE_NUMBER`;

## 重大危险源变更记录增加重大危险源状态
ALTER TABLE `qa-czks-prevention`.`bus_majordangersourcelog`
ADD COLUMN `MAJORDANGERSOURCE_STATUS` varchar(1) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL DEFAULT NULL COMMENT '重大危险源状态（1.正常、2.停用、3.检修）' AFTER `MAJORDANGERSOURCE_NUMBER`;

## 阈值设定增加重大危险源ID
ALTER TABLE `qa-czks-prevention`.`bus_monitoringdevicesensor`
ADD COLUMN `MAJORDANGERSOURCE_ID` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '重大危险源ID' AFTER `MONITORINGDEVICESENSOR_ID`;

## 重大危险源停用记录增加重大危险源ID
ALTER TABLE `qa-czks-prevention`.`bus_monitoringdevicedisable`
ADD COLUMN `MAJORDANGERSOURCE_ID` varchar(100) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL COMMENT '重大危险源ID' AFTER `MONITORINGDEVICEDISABLE_ID`;
