-- 基础学科专业 煤炭开采业 数据初始化
-- 行业: COAL_MINING (煤炭开采业)

INSERT INTO `basic_discipline_major`
(`id`, `industry_code`, `professional_capability_code`, `professional_code`, `professional_name`, `delete_enum`, `tenant_id`, `version`, `create_time`, `update_time`, `env`)
VALUES
-- ========== 煤炭开采业 / 安全 (SAFETY) ==========
(1,  'COAL_MINING', 'SAFETY', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(2,  'COAL_MINING', 'SAFETY', NULL, '矿山通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(3,  'COAL_MINING', 'SAFETY', NULL, '矿井通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 煤炭开采业 / 机械 (MECHANICAL) ==========
(4,  'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工艺与设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(5,  'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(6,  'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计及制造', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(7,  'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '矿业机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(8,  'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '冶金机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(9,  'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '起重运输与工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(10, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '设备工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(11, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计制造及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(12, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '矿山机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(13, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机电一体化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(14, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(15, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械电子工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(16, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '工业设计', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(17, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '过程装备与控制工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(18, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(19, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(20, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '制造自动化与测控技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(21, 'COAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 煤炭开采业 / 电气 (ELECTRICAL) ==========
(22, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(23, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '高压电技术及设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(24, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气绝缘与电缆', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(25, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(26, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器及其控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(27, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '高电压与绝缘技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(28, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(29, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(30, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(31, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业企业电气化及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(32, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '自动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(33, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(34, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气信息工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(35, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电力工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(36, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术教育', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(37, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器智能化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(38, 'COAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与智能控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 煤炭开采业 / 采矿 (MINING) ==========
(39, 'COAL_MINING', 'MINING', NULL, '采矿工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(40, 'COAL_MINING', 'MINING', NULL, '露天开采', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(41, 'COAL_MINING', 'MINING', NULL, '矿山工程物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(42, 'COAL_MINING', 'MINING', NULL, '采煤', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(43, 'COAL_MINING', 'MINING', NULL, '地下采煤', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(44, 'COAL_MINING', 'MINING', NULL, '采矿', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 煤炭开采业 / 通风 (VENTILATION) ==========
(45, 'COAL_MINING', 'VENTILATION', NULL, '矿山通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(46, 'COAL_MINING', 'VENTILATION', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(47, 'COAL_MINING', 'VENTILATION', NULL, '矿井通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 煤炭开采业 / 矿建 (MINE_CONSTRUCTION) ==========
(48, 'COAL_MINING', 'MINE_CONSTRUCTION', NULL, '矿井建设', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(49, 'COAL_MINING', 'MINE_CONSTRUCTION', NULL, '土建结构工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(50, 'COAL_MINING', 'MINE_CONSTRUCTION', NULL, '岩土工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(51, 'COAL_MINING', 'MINE_CONSTRUCTION', NULL, '地下工程与隧道工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(52, 'COAL_MINING', 'MINE_CONSTRUCTION', NULL, '建筑工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(53, 'COAL_MINING', 'MINE_CONSTRUCTION', NULL, '土木工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(54, 'COAL_MINING', 'MINE_CONSTRUCTION', NULL, '矿山建设工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 煤炭开采业 / 地质 (GEOLOGY) ==========
(55, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '水文地质与工程地质', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(56, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '勘察地球物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(57, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '矿场地球物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(58, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '探矿工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(59, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '地质矿产勘查', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(60, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '煤田地质勘查', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(61, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '应用地球物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(62, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '勘察工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(63, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '勘查技术与工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(64, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '资源勘查工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(65, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '地质工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(66, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '煤田地质及勘探', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(67, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '水文地质', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(68, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '煤及煤层气工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(69, 'COAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '能源与资源工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ================================================================
-- 行业: METAL_NONMETAL_MINING (金属、非金属矿及其他矿采选业)
-- ================================================================

-- ========== 金属、非金属矿及其他矿采选业 / 安全 (SAFETY) ==========
(70, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'SAFETY', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(71, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'SAFETY', NULL, '矿山通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(72, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'SAFETY', NULL, '矿井通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属、非金属矿及其他矿采选业 / 机械 (MECHANICAL) ==========
(73, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工艺与设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(74, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(75, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计及制造', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(76, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '矿业机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(77, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '冶金机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(78, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '起重运输与工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(79, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '设备工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(80, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计制造及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(81, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '矿山机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(82, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机电一体化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(83, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(84, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械电子工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(85, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '工业设计', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(86, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '过程装备与控制工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(87, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(88, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(89, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '制造自动化与测控技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(90, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MECHANICAL', NULL, '制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属、非金属矿及其他矿采选业 / 电气 (ELECTRICAL) ==========
(91, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(92, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '高压电技术及设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(93, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气绝缘与电缆', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(94, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(95, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器及其控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(96, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '高电压与绝缘技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(97, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(98, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(99, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(100, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业企业电气化及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(101, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '自动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(102, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(103, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(104, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气信息工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(105, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电力工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(106, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术教育', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(107, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器智能化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(108, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与智能控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属、非金属矿及其他矿采选业 / 采矿 (MINING) ==========
(109, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MINING', NULL, '采矿工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(110, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MINING', NULL, '露天开采', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(111, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MINING', NULL, '矿山工程物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(112, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'MINING', NULL, '采矿', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属、非金属矿及其他矿采选业 / 通风 (VENTILATION) ==========
(113, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'VENTILATION', NULL, '矿山通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(114, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'VENTILATION', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(115, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'VENTILATION', NULL, '矿井通风与安全', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属、非金属矿及其他矿采选业 / 地质 (GEOLOGY) ==========
(116, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '水文地质与工程地质', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(117, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '勘察地球物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(118, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '地球物理勘探', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(119, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '矿场地球物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(120, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '矿山地质', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(121, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '探矿工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(122, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '地质矿产勘查', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(123, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '应用地球物理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(124, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '勘察工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(125, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '勘查技术与工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(126, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '资源勘查工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(127, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '地质工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(128, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '水文地质', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(129, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '煤及煤层气工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(130, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'GEOLOGY', NULL, '能源与资源工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属、非金属矿及其他矿采选业 / 水工结构 (HYDRAULIC_STRUCTURE) ==========
(131, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'HYDRAULIC_STRUCTURE', NULL, '水利水电建筑工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(132, 'METAL_NONMETAL_MINING', 'HYDRAULIC_STRUCTURE', NULL, '水利水电工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ================================================================
-- 行业: ONSHORE_OIL_GAS (陆地石油和天然气开采业)
-- ================================================================

-- ========== 陆地石油和天然气开采业 / 安全 (SAFETY) ==========
(133, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'SAFETY', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆地石油和天然气开采业 / 机械 (MECHANICAL) ==========
(134, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工艺与设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(135, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(136, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计及制造', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(137, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '高分子材料加工机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(138, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '设备工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(139, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '化工设备与机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(140, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计制造及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(141, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '过程装备与控制工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(142, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '矿业机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(143, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '化工机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(144, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(145, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '机械电子工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(146, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '工业设计', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(147, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '过程装备与控制工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(148, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(149, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(150, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '制造自动化与测控技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(151, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'MECHANICAL', NULL, '制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆地石油和天然气开采业 / 电气 (ELECTRICAL) ==========
(152, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(153, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '高压电技术及设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(154, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气绝缘与电缆', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(155, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电机', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(156, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电器', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(157, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(158, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(159, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '生产过程自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(160, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电力牵引与传动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(161, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器及其控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(162, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '高电压与绝缘技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(163, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(164, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(165, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电力系统及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(166, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(167, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气信息工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(168, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电力工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(169, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术教育', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(170, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器智能化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(171, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与智能控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆地石油和天然气开采业 / 采油 (OIL_PRODUCTION) ==========
(172, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'OIL_PRODUCTION', NULL, '钻井工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(173, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'OIL_PRODUCTION', NULL, '采油工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(174, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'OIL_PRODUCTION', NULL, '油藏工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(175, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'OIL_PRODUCTION', NULL, '石油工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(176, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'OIL_PRODUCTION', NULL, '石油钻井', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆地石油和天然气开采业 / 储运 (STORAGE_AND_TRANSPORT) ==========
(177, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'STORAGE_AND_TRANSPORT', NULL, '石油储运', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(178, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'STORAGE_AND_TRANSPORT', NULL, '石油天然气储运工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(179, 'ONSHORE_OIL_GAS', 'STORAGE_AND_TRANSPORT', NULL, '油气储运工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ================================================================
-- 行业: ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE (陆上油气管道运输业)
-- ================================================================

-- ========== 陆上油气管道运输业 / 油气储运 (OIL_GAS_STORAGE_TRANSPORT) ==========
(180, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'OIL_GAS_STORAGE_TRANSPORT', NULL, '石油储运', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(181, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'OIL_GAS_STORAGE_TRANSPORT', NULL, '石油天然气储运工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(182, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'OIL_GAS_STORAGE_TRANSPORT', NULL, '油气储运工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(183, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'OIL_GAS_STORAGE_TRANSPORT', NULL, '线路工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(184, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'OIL_GAS_STORAGE_TRANSPORT', NULL, '储运工艺', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(185, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'OIL_GAS_STORAGE_TRANSPORT', NULL, '设备与控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆上油气管道运输业 / 工艺设备与控制 (PROCESS_EQUIPMENT_CONTROL) ==========
(186, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'PROCESS_EQUIPMENT_CONTROL', NULL, '自动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆上油气管道运输业 / 自动化(仪表) (AUTOMATION_INSTRUMENT) ==========
(187, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'AUTOMATION_INSTRUMENT', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(188, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'AUTOMATION_INSTRUMENT', NULL, '生产过程自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(189, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'AUTOMATION_INSTRUMENT', NULL, '自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(190, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'AUTOMATION_INSTRUMENT', NULL, '计算机及应用', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(191, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'AUTOMATION_INSTRUMENT', NULL, '自动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(192, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'AUTOMATION_INSTRUMENT', NULL, '自动化仪表和设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(193, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'AUTOMATION_INSTRUMENT', NULL, '智能监控系统', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆上油气管道运输业 / 电气 (ELECTRICAL) ==========
(194, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(195, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '继电保护与自动远动技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(196, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '高压电技术及设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(197, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电气绝缘与电缆', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(198, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '高电压与绝缘技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(199, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(200, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(201, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '生产过程自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(202, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电力牵引与传动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(203, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(204, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(205, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(206, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电气信息工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(207, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电力工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(208, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术教育', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(209, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器智能化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(210, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与智能控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆上油气管道运输业 / 防腐 (ANTICORROSION) ==========
(211, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'ANTICORROSION', NULL, '腐蚀与防护', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 陆上油气管道运输业 / 安全 (SAFETY) ==========
(212, 'ONSHORE_OIL_GAS_PIPELINE', 'SAFETY', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ================================================================
-- 行业: PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL (石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业)
-- ================================================================

-- ========== 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 / 化工工艺 (CHEMICAL_PROCESS) ==========
(213, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '化学工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(214, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '化工工艺', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(215, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '石油加工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(216, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '工业化学', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(217, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '无机化工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(218, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '有机化工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(219, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '煤化工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(220, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '高分子化工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(221, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '精细化工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(222, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '生物化工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(223, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '化学制药', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(224, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '制药工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(225, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '药物制剂', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(226, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '化学工程与工艺', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(227, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '应用化学', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(228, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '制药工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(229, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_PROCESS', NULL, '化工与制药', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 / 化工机械 (CHEMICAL_MECHANICAL) ==========
(230, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_MECHANICAL', NULL, '高分子材料加工机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(231, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_MECHANICAL', NULL, '设备工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(232, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_MECHANICAL', NULL, '化工设备与机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(233, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_MECHANICAL', NULL, '过程装备与控制工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(234, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'CHEMICAL_MECHANICAL', NULL, '化工机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 / 电气 (ELECTRICAL) ==========
(235, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(236, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '高压电技术及设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(237, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电气绝缘与电缆', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(238, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电机', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(239, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电器', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(240, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电力牵引与传动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(241, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器及其控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(242, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '高电压与绝缘技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(243, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '机电一体化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(244, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(245, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电力系统及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(246, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(247, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(248, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电气信息工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(249, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电力工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(250, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术教育', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(251, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器智能化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(252, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与智能控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 / 安全 (SAFETY) ==========
(253, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'SAFETY', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业 / 自动化 (AUTOMATION) ==========
(254, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(255, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(256, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '生产过程自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(257, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(258, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '计算机及应用', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(259, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '自动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(260, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '化工自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(261, 'PETROCHEMICAL_CHEMICAL_PHARMACEUTICAL', 'AUTOMATION', NULL, '电气工程及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ================================================================
-- 行业: FIREWORKS_FIRECRACKERS (烟花爆竹制造业)
-- ================================================================

-- ========== 烟花爆竹制造业 / 火炸药 (EXPLOSIVES) ==========
(262, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSIVES', NULL, '炸药及有机化工', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(263, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSIVES', NULL, '固体推进剂', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(264, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSIVES', NULL, '火工与烟火技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(265, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSIVES', NULL, '火炸药', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(266, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSIVES', NULL, '特种能源工程与烟火技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(267, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSIVES', NULL, '特种能源技术与工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(268, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSIVES', NULL, '烟花爆竹', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 烟花爆竹制造业 / 爆炸技术 (EXPLOSION_TECHNOLOGY) ==========
(269, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSION_TECHNOLOGY', NULL, '弹药与战斗部', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(270, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSION_TECHNOLOGY', NULL, '爆炸技术与装药', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(271, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSION_TECHNOLOGY', NULL, '爆破器材与技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(272, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSION_TECHNOLOGY', NULL, '弹药工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(273, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSION_TECHNOLOGY', NULL, '弹药工程与爆炸技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(274, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'EXPLOSION_TECHNOLOGY', NULL, '爆炸技术及应用', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 烟花爆竹制造业 / 机械 (MECHANICAL) ==========
(275, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工艺与设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(276, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(277, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计及制造', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(278, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械自动化及机器人', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(279, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械电子工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(280, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '设备工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(281, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计制造及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(282, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(283, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械电子工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(284, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '工业设计', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(285, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '过程装备与控制工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(286, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(287, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(288, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '制造自动化与测控技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(289, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'MECHANICAL', NULL, '制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 烟花爆竹制造业 / 电气 (ELECTRICAL) ==========
(290, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(291, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '高压电技术及设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(292, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气绝缘与电缆', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(293, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电机', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(294, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电器', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(295, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器及其控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(296, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '高电压与绝缘技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(297, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(298, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(299, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '生产过程自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(300, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电力牵引与传动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(301, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(302, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(303, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(304, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气信息工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(305, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电力工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(306, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术教育', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(307, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器智能化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(308, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与智能控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 烟花爆竹制造业 / 安全 (SAFETY) ==========
(309, 'FIREWORKS_FIRECRACKERS', 'SAFETY', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ================================================================
-- 行业: METAL_SMELTING (金属冶炼)
-- ================================================================

-- ========== 金属冶炼 / 安全 (SAFETY) ==========
(310, 'METAL_SMELTING', 'SAFETY', NULL, '安全工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属冶炼 / 机械 (MECHANICAL) ==========
(311, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工艺与设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(312, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(313, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计及制造', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(314, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '冶金机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(315, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '起重运输与工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(316, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械制造电子控制与检测', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(317, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械电子工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(318, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '设备工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(319, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械设计制造及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(320, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '化工机械及设备', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(321, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(322, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械电子工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(323, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '工业设计', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(324, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '过程装备与控制工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(325, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '机械工程及自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(326, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '工程机械', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(327, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '制造自动化与测控技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(328, 'METAL_SMELTING', 'MECHANICAL', NULL, '制造工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属冶炼 / 电气 (ELECTRICAL) ==========
(329, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(330, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(331, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电器', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(332, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器及其控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(333, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(334, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '工业电气自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(335, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '生产过程自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(336, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '生产过程自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(337, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电力牵引与传动控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(338, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程及其自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(339, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(340, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与自动化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(341, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气信息工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(342, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电力工程与管理', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(343, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气技术教育', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(344, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电机电器智能化', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(345, 'METAL_SMELTING', 'ELECTRICAL', NULL, '电气工程与智能控制', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属冶炼 / 冶金 (METALLURGY) ==========
(346, 'METAL_SMELTING', 'METALLURGY', NULL, '钢铁冶金', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(347, 'METAL_SMELTING', 'METALLURGY', NULL, '有色金属冶金', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(348, 'METAL_SMELTING', 'METALLURGY', NULL, '冶金物理化学', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(349, 'METAL_SMELTING', 'METALLURGY', NULL, '冶金工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),

-- ========== 金属冶炼 / 有色金属 (NONFERROUS_METAL) ==========
(350, 'METAL_SMELTING', 'NONFERROUS_METAL', NULL, '钢铁冶金', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(351, 'METAL_SMELTING', 'NONFERROUS_METAL', NULL, '有色金属冶金', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(352, 'METAL_SMELTING', 'NONFERROUS_METAL', NULL, '冶金物理化学', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL),
(353, 'METAL_SMELTING', 'NONFERROUS_METAL', NULL, '冶金工程', 'false', NULL, 0, NOW(), NOW(), NULL);
